k8凯发

k8凯发

EN

招贤纳士

岗位类型

工作地点
职位名称
查询

岗位

工作地

招聘人数

发布日期

操作

射频研发资深工程师

上海市

1 人

2025-05-20

工作职责:
1、负责基于GaN、LDMOS工艺的大功率射频功放管的仿真设计和电路调试;
2、负责解决产品开发和测试过程中出现的技术问题;
3、负责产品开发方案的编制和执行,提交相关开发文档;
4、可以指导新员工开展开发工作。

任职资格:
1、硕士及以上学历,微波、通信等相关专业;
2、大功率射频功放相关5年以上从业经验,通讯基站类经验优先;
3、熟悉射频电路系统,精通射频功率放大器的仿真设计和开发调试,精通Doherty电路的仿真设计和调试,精通ADS、AWR等相关仿真软件;
4、有多款射频功率放大器(LDMOS、GaN等)设计开发的成功经历,尤其是4G/5G基站类功放产品;了解相关工艺、封测、生产等方面的知识;
5、沟通能力强,具有高度责任心和团队合作精神;有强烈的进取心,有抗压能力。

申请职位

射频研发资深工程师

苏州市

1 人

2025-03-12

工作职责:
1、负责基于GaN、LDMOS工艺的大功率射频功放管的仿真设计和电路调试;
2、负责解决产品开发和测试过程中出现的技术问题;
3、负责产品开发方案的编制和执行,提交相关开发文档;
4、可以指导新员工开展开发工作。

任职资格:
1、硕士及以上学历,微波、通信等相关专业;
2、大功率射频功放相关5年以上从业经验,通讯基站类经验优先;
3、熟悉射频电路系统,精通射频功率放大器的仿真设计和开发调试,精通Doherty电路的仿真设计和调试,精通ADS、AWR等相关仿真软件;
4、有多款射频功率放大器(LDMOS、GaN等)设计开发的成功经历,尤其是4G/5G基站类功放产品;了解相关工艺、封测、生产等方面的知识;
5、沟通能力强,具有高度责任心和团队合作精神;有强烈的进取心,有抗压能力。

申请职位

射频研发工程师(宽带专网)

苏州市

3 人

2025-03-10

工作职责:
1、根据客户或者市场需求,负责设计并按项目要求完成PA器件产品的开发;
2、根据战略规划,设计并且交付具有开拓性和创新性的器件产品,主要是宽带专网器件内匹配设计;
3、负责基于开发器件的功放电路设计,调试,优化和测试;
4、独立完成PA Demo PCB &Baseplate版图绘制,并具有一定的创新能力,以及相关技术文档编写;
5、具有器件和电路的射频仿真和分析能力,以及一定的技术创新能力;
6、协助新产品的量产导入。
任职资格:
1、本科及以上,硕士优先,通信、电子等半导体相关专业;
2、大功率射频、半导体行业5年以上从业经验,;
3、ISM等专网器件开发经验,射频器件,电路设计与调测经验,具有仿真经验优先;
4、射频电路理论基础扎实,理解功率放大器器件设计原理,了解射频微波电路、半导体相关工艺、封测、生产等技术;
5、熟悉功率放大器电路原理,具备射频PA电路设计,调试和测试;
6、熟练使用射频电路仿真软件;
7、责任心强;工作积极主动,有较好的执行力和沟通能力和团队合作精神;
8、具备较好的学习能力和动手能力,有强烈的进取心,能在压力下工作。

申请职位

射频研发工程师(宽带专网)

南京市

1 人

2025-03-10

工作职责:
1、根据客户或者市场需求,负责设计并按项目要求完成PA器件产品的开发;
2、根据战略规划,设计并且交付具有开拓性和创新性的器件产品,主要是宽带专网器件内匹配设计;
3、负责基于开发器件的功放电路设计,调试,优化和测试;
4、独立完成PA Demo PCB &Baseplate版图绘制,并具有一定的创新能力,以及相关技术文档编写;
5、具有器件和电路的射频仿真和分析能力,以及一定的技术创新能力;
6、协助新产品的量产导入。
任职资格:
1、本科及以上,硕士优先,通信、电子等半导体相关专业;
2、大功率射频、半导体行业5年以上从业经验,;
3、ISM等专网器件开发经验,射频器件,电路设计与调测经验,具有仿真经验优先;
4、射频电路理论基础扎实,理解功率放大器器件设计原理,了解射频微波电路、半导体相关工艺、封测、生产等技术;
5、熟悉功率放大器电路原理,具备射频PA电路设计,调试和测试;
6、熟练使用射频电路仿真软件;
7、责任心强;工作积极主动,有较好的执行力和沟通能力和团队合作精神;
8、具备较好的学习能力和动手能力,有强烈的进取心,能在压力下工作。

申请职位

功率?檠蟹⒆噬罟こ淌

苏州市

1 人

2025-03-10

岗位职责:
1.主导IGBT和SiC MOSFET的功率?椴房,完善功率?檠蟹⒘鞒蹋
2.根据市场分析和客户的反馈,转换为产品规格需求,制定功率?椴罚↖GBT?楹蚐iC?椋┞繁
3.负责功率?椴范ㄒ澹私饧际醴较蚝筒芳芄,输出产品目标规格书,项目立项报告;
4.进行功率?椴返淖芴迳杓,包括内部电路拓扑、芯片选择,芯片排列方式、打线方案等
5.主导功率?榈缪阅芊抡,热学仿真和力学仿真;
6.跨部门协作,能够抗压完成工作,积极进。越庸β誓?榭突枨。

岗位要求:
1.硕士及以上学历,C9院校优先,电气工程、微电子、半导体器件等专业;
2.三年以上功率?椴房⒒蛳喙赜τ霉ぷ骶椋泄β誓?椴房⒕檎哂畔龋
3.精通功率模块开发,了解功率模块开发流程,掌握功率?榭⑸杓颇芰Γ
4.掌握常见功率拓扑(如三相逆变器、三电平变流器、Buck/Boost等)工作原理;
5.工作中熟练使用Ansys Simplorer, Q3D, Icepak, Mechanical等各类EDA软件。

申请职位

嵌入式软件开发工程师

苏州市

1 人

2025-04-16

职责描述:

1、负责芯片嵌入式驱动固件开发,简单?榈目⒌魇裕

2、协助芯片FPGA相关?榈难橹ぃ

3、负责固件文档编写。

任职要求:

1、本科及以上,嵌入式系统开发工作经验1年以上, 熟悉 MCU、单片机的嵌入式系统和驱动开发,至少对一个处理器架构或一款 MCU/CPU/GPU的SOC平台,有过固件开发经验,了解逆变器系统尤佳;

2、熟悉常用硬件通讯接口和调试方法,对I2C、SPI、UART等通讯协议熟练掌握,了解一到两种高速接口如USB或者SDIO等;

3、精通 C 语言,掌握嵌入式编程技巧。

申请职位

MCU AE/FAE

苏州市

2 人

2025-05-20

岗位职责:
1、支持MCU芯片在客户应用方案中落地;
2、协助解决客户端遇到的芯片相关问题;
3、负责MCU芯片的测试;

任职资格:
1、本科3年以上C/C++嵌入式开发经验;
2、熟悉CAN、SPI、I2C、UART、ADC、PWM等通信协议,熟悉MCU应用开发流程;
3、出色的英语技术文档快速阅读能力;
4、需要出差,一般在江浙沪周边;
5、熟悉逆变器或变频器拓扑结构(如三相全桥、T型三电平、LLC等)及其控制策略(SPWM、SVPWM、PID、PR控制等)者优先;

申请职位

逆变器算法工程师

深圳市

2 人

2025-04-16

工作职责:
1、负责储能逆变器及BMS系统的嵌入式软件架构设计、开发与调试,涵盖底层驱动、通信协议栈(如CAN、Modbus、RS485)、实时控制算法等?椋
2、设计并实现电池充放电管理、并离网切换、功率调度、SOC/SOH估算等核心算法;
3、优化现有软件性能,提升系统效率、响应速度和稳定性,确保符合UL、IEC等国际标准;
4、实现逆变器与储能电池、光伏系统、电网及云平台的协同控制,开发MQTT、TCP/IP等物联网协议接口;
5、完成技术文档、调试过程文档编写整理。

任职资格:本科5年以上电力电子/储能领域嵌入式开发经验,参与或主导过至少2个完整逆变器或储能项目开发。

研发方向:基于公司自研芯片开发逆变器解决方案,为客户提供逆变器方案和芯片。涵盖离网机、并网机和三相机逆变器等开发,主要应用于户用储能领域。

申请职位

模拟IC设计岗位(存储类芯片)

苏州市

1 人

2025-03-10

岗位职责:
1. 负责高速接口 PHY & IO 里模拟部分电路的设计、仿真、测试和系统验证的工作;
2. 指导版图工程师绘制版图;
3. 配合中后端团队完成芯片物理实现和验证;
4. 配合 DFT 团队完成 PHY 可测性架构设计;
5. 指导测试工程师测试 PHY & IO;
6. 深入参与项目的各个阶段,包括概念验证,原型设计,验证测试和量产推动。

岗位要求:
1. 硕士 10 年以上 DDR 工作经验,具有 DDR5/4,LPDDR5/4x 开发经验者优先;
2. 精通 CTLE/DFE;
3. 熟悉 DDR 系列 SI/PI;
4. 有 DDR5/4 量产经验优先,熟悉 PHY 的 lib,gds 等全套数据交付流程。

申请职位

模拟IC设计工程师(电源类芯片)

苏州市

1 人

2025-04-16

职责描述:

1、负责芯片模拟block设计,仿真,协助回片测试以及模拟电路部分的量产可靠性相关测试;

2、负责芯片的模拟block方案调研;

3、协助数字IC工程师制定模拟block spec ;

4、负责芯片功能后仿真;

5、协助解决芯片FPGA验证和测试中遇到的问题

任职要求:

1、微电子类专业硕士毕业,3年以上工作经验,基础扎实;

2、具备良好的团队意识和快速解决问题的能力,主动性、责任感强。

申请职位
上一页 1 2 3 下一页

投递简历

姓名
电话
邮箱
验证码
验证码
请上传简历文件
提交
sitemap网站地图